D-4, r. 3

Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes

À jour au 30 11novembre 2024

chapitre D-4, r. 3

Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes

DENTUROLOGISTES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Loi sur la denturologie

(chapitre D-4, a. 3).

D-4

Code des professions

(chapitre C-26, a. 93, par. d).

C-26

011er 09septembre 2012

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01. Le présent règlement est adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).

R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 1.01.

1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 1.02.

SECTION II

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

2.01. Un denturologiste doit détenir et conserver en vigueur une police d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, dont la limite de garantie ne peut être inférieure à 1 000 000 $ par événement. Il doit fournir avant le 1er avril de chaque année la preuve au secrétaire de l’Ordre que cette assurance responsabilité est en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date.

Cependant lorsqu’un denturologiste s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 2.01; D. 810-90, a. 1.